Title: elektrotechnik

Q: Was ist das Symbol und die Einheit der elektrischen Spannung?
A: [$]U[/$]
[$][V]=[\frac{W}{A}]=[\frac{kg m^2}{A s^3}][/$]

Q: Was ist das Symbol und der Wert der elektrischen Feldkonstante?
A: [$]\varepsilon_0\approx 8.854\cdot 10^{-12}\frac{F}{m}=8.854\cdot 10^{-12}\frac{A s}{V m}=8.854\cdot 10^{-12}\frac{A^2 s^4}{kg m^3}[/$]

Q: Was ist das Symbol und die Einheit des elektrischen Feldes?
A: [$]E[/$]
[$][\frac{V}{m}]=[\frac{kg m}{A s^3}][/$]

Q: Was is das Symbol und die Einheit der elektrischen Flussdichte?
A: [$]D[/$]
[$][\frac{C}{m^2}]=[\frac{A s}{m^2}][/$]

Q: Was ist das Symbol und die Einheit des elektrischen Flusses?
A: [$]\Psi[/$]
[$][C]=[A s][/$]

Q: Was verbindet die elektrische Flussdichte und die Feldstärke?
A: [$]D=\varepsilon_r\varepsilon_0 E[/$]

Q: Was ist das Symbol und der Wert der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum?
A: [$]c_0=299 792 458 \frac{m}{s}\cong 3\cdot 10^{9}\frac{m}{s}[/$]

Q: Was ist das Symbol und der Wert der magnetischen Feldkonstante?
A: [$]\mu_0\approx 4 \pi \cdot 10^{-7} \frac{H}{m}=4 \pi \cdot 10^{-7} \frac{Wb}{A m}=4 \pi \cdot 10^{-7} \frac{V s}{A m}=4 \pi \cdot 10^{-7} \frac{kg m}{A^2 s^2}[/$]

Q: Wie hängen die magnetische Feldkonstante, die elektrische Feldkonstante und die Lichtgeschwindigkeit zusammen?
A: [$]\varepsilon_0 \mu_0 c_0^2=1[/$]

Q: Was ist die Ladung eines Elektrons?
A: [$]e^-\approx -1.602\cdot 10^{-19} C[/$]

Q: Wie sieht das magn. Feld, hervorgerufen durch einen Linienleiter aus?
A: magn. Flussdichte [$$]B=\frac{\mu I}{2\pi\rho}\mathbf{e}s[/$$]
mit
[$$]\mathbf{e}_s=\mathbf{e}_I\times\mathbf{e}\rho[/$$]

Q: Wie berechnet man die Kraft, die auf einen Linienleiter in einem magn. Feld wirkt?
A: [$$]\mathbf{F}=I\cdot l \times \mathbf{B}[/$$]

Q: Was ist die Lorentz-Kraft?
A: [$$]\mathbf{F}=Q\left(\mathbf{E}+\mathbf{v}\times\mathbf{B}\right)[$$/]

Q: Wie ist die Induktivität definiert? Welche Einheit hat sie?
A: L ist der Zusammenhang zwischen der Änderungsrate des Stromes und der elektr. Spannung.
[$$]U(t)=L\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}[/$$]
[$$]H=\frac{Vs}{A}=\frac{Wb}{A}=\frac{kg\cdot m^2}{s^2A^2}[/$$]
Weber ist die Einheit des magn. Flusses [$]\Phi[/$]

Q: Was ist die magn. Flussdichte, was ist ihr Formelzeiche?
A: Die magn. Flussdichte [$]\mathbf{B}[/$] ist die Flächendichte des magn. Flusses [$]\Phi[/$]
[$$]\mathbf{B}=\mu\cdot\mathbf{H}[/$$]
[$$]\left[B\right]=T=\frac{Wb}{m^2}[/$$]

Q: Was ist die magn. Feldstärke?
A: [$$]\mathbf{H}=\frac{\mathbf{B}}{\mu}-\mathbf{M}[/$$]
[$]\mathbf{M}[/$] ist die Magnetisierung.